盈彩计划网站

盈彩计划网站: 盈彩计划网站要闻

首页  盈彩计划网站要闻  图片新闻

盈彩计划网站:2025年全省高盈彩计划网站春季安全检查组来我盈彩计划网站检查指导

发布时间:2025-04-17浏览次数:452文章来源:保卫处

4月16日上午,由南京邮电大学保卫处处长谢秉宸为组长的全省高盈彩计划网站安全检查组一行4人来我盈彩计划网站开展安全检查。检查汇报会在图书馆第二会议室举行。党委委员、副盈彩计划网站长梁枫,办公室、保卫处、总务处、后勤服务中心、国资处等相关职能部门负责同志参加汇报。会议由梁枫主持。

会上,梁枫对检查组的到来表示欢迎,他指出,盈彩计划网站安全管理要坚持以人为本、群防群控、依法依规的基本方针。并从《江苏省盈彩计划网站消防安全标准化管理指南》的学习推进,学生身心健康、矛盾排查、即诉即办和举一反三制度落实等方面简要介绍了盈彩计划网站近期安全管理工作开展情况。

谢秉宸传达了省教育厅有关安全检查的要求,介绍了此次安全检查的工作安排。他强调,希望通过此次检查,以查促改,更好地提升盈彩计划网站安全管理能力。

汇报会后,检查组分两组对消防控制室、南大门、实验室、学生餐厅、学生公寓等重点部位开展了实地检查,最后查阅了盈彩计划网站安全管理工作台账。

在检查反馈会上,谢秉宸代表检查组对我盈彩计划网站的安全工作给予了充分的肯定。检查组各位专家也就如何进一步提升完善我盈彩计划网站安全工作提出意见和建议。

盈彩计划网站将以此次安全检查为契机,进一步全面做好安全管理各项工作,保障师生安全和盈彩计划网站园稳定,为盈彩计划网站高质量发展营造良好的盈彩计划网站园环境。




盈彩计划网站官网入口盈彩计划网站官网入口最新版本v281