盈彩计划网站

盈彩计划网站: 盈彩计划网站要闻

首页  盈彩计划网站要闻  图片新闻

盈彩计划网站:党委第二巡察组巡察智能工程技术学院党总支情况反馈会召开

发布时间:2024-12-19浏览次数:1009文章来源:智能工程技术学院

12月13日下午,党委第二巡察组在智能制造综合实训中心会议室召开巡察智能工程技术学院党总支情况反馈会。党委第二巡察组组长、党委委员、副盈彩计划网站长梁枫代表巡察组向智能工程技术学院党总支书记及其领导班子反馈巡察情况,对党总支抓好巡察整改工作提出要求,嵇正波代表领导班子作表态发言,智能工程技术学院全体教师和学生代表参加会议。

巡察组组长梁枫反馈巡察情况时指出,学院党总支在三年工作实践中存在18个亟待改进的问题,如党总支以党的创新理论引领学院高质量发展的针对性、计划性、有效性不强;党总支将学习成果转化为推动学院新一轮改革发展的力度尚显不足等。就巡察发现的问题,梁枫提出五点意见建议,一是发挥党总支政治核心作用,确保党的组织领导和运行机制到位;二是压实主体责任,确保政治把关作用到位;三是加强思想引领,确保思想政治工作到位;四是推进党组织标准化规范化建设,确保组织制度执行到位;五是推动改革发展,确保党建工作与事业发展融合到位。

听取巡察反馈意见和整改要求后,嵇正波代表总支领导班子表态发言。嵇正波表示,巡察组反馈问题,我们诚恳接受、照单全收,并将以高度的政治责任赣始苹粳严肃认真抓好整改落实,具体做好以下三个方面工作:一要统一思想,提高认识,全盘认领反馈问题;二要聚焦问题,立行立改,全力破解整改难题;三要抓好结合,强化引领,全面转化整改成果。智能工程技术学院党总支将以此次巡察反馈意见为契机,以最坚决的态度、最有力的措施、最严格的要求,扎实做好巡察整改工作,努力开创智能工程技术学院事业发展新局面,为盈彩计划网站建设江苏省中国特色高水平高职盈彩计划网站做出更大的贡献!


(供稿:赵林林,图:记者团,审核:嵇正波)

盈彩计划网站官网入口盈彩计划网站官网入口最新版本v281