盈彩计划网站

盈彩计划网站: 盈彩计划网站要闻

首页  盈彩计划网站要闻  图片新闻

盈彩计划网站:凝“新”聚力 扬帆起航 ——盈彩计划网站举办新生辅导员(班主任)业务能力提升培训会

发布时间:2024-09-06浏览次数:2354文章来源:学生处

  为进一步推进“五育并举”融合育人体系建设,提升辅导员(班主任)履职能力,确保新学期新生入学工作顺利进杏始苹粳盈彩计划网站于95日上午在图书馆第一会议室举办新生辅导员(班主任)业务能力提升培训会。党委委员、副盈彩计划网站长梁枫出席会议并讲话。党委学工部、党委保卫部、教务处、学生社区教育管理服务中心、财务处、团委、图书馆、智慧盈彩计划网站园服务中心、继续教育学院负责人,全体新生辅导员(班主任)参加会议。会议由党委学工部部长王凯主持。

   梁枫对本学期学生工作进行部署,指出本学年学生工作要遵循“一二四一”的思路,即以深化学生评价改革为主线,突出五育并举融合育人体系建设和学生一站式社区综合管理模式创新这两个重点,通过进一步解放思想、统一思想,优化管理运营机制,提高保障水平和加强队伍建设这四项举措,促进为学生创建更为开放、更具活力、更加安全的成长环境这一目标的实现。梁盈彩计划网站长强调,在牢牢把握总体思路的同时,要在工作中通过教育理念现代化、育人体系现代化、工作内容现代化和评价方法现代化,促进学生更加自由而全面的发展。

  教务处就新生入学资格复查等教学相关工作进行解读;保卫处就预防网络诈骗等安全教育工作展开培训;图书馆就资源使用流程进行梳理;智慧盈彩计划网站园服务中心对盈彩计划网站园一卡通及盈彩计划网站内网络使用等进行介绍;盈彩计划网站团委对新生班团一体化建设等工作加以说明;财务处对新生缴费注意事项等要点进行阐述;继续教育学院对专接本、专升本等学历提升方式进行介绍;学生社区教育管理服务中心就“五育并举”融合育人体系信息管理平台的班级使用作演示;学生处大学生心理健康教育与咨询中心就新生常见心理问题及应对等工作进行分享。

  本次培训会聚焦实践应用,内容丰富,为新生辅导员(班主任)履职尽责提供了全面指导,为开展思政教育工作提供了明确思路。党委学工部将以立德树人为根本任务,持续抓好学工队伍建设,着力推动我盈彩计划网站学生工作高质量发展。 

(供稿:朱文琪,审核:王凯)

盈彩计划网站官网入口盈彩计划网站官网入口最新版本v281