盈彩计划网站

盈彩计划网站: 盈彩计划网站要闻

首页  盈彩计划网站要闻  图片新闻

盈彩计划网站:院领导检查新学期开学准备工作

发布时间:2011-06-16浏览次数:5430文章来源:

        
        
    <tfoot id='2iXBA3'></tfoot>
    2.     
          
      • <tbody id='7ypL51'></tbody>
          
          
      228下午,院长陈光曙,副院长蒋超五、戴光顺、程淮钟始苹粳党委委员、组织部长张春一行率相关处室负责人分5组检查新学期开学准备工作。此前,院领导于25日已对学院的教学实训、学生宿舍、后勤服务等相关场所进行了检查,确保新学期顺利开学。
        
      检查组认真听取了各系部有关负责人盈彩计划网站开学准备工作情况的汇报,实地察看了教学楼、实训基地、大学生服务中心、素质拓展中心、学生宿舍、食堂、图书馆、体育馆等教学设施和生活设施。院领导对各系部、各部门积极做好开学准备工作给予充分肯定,对辛勤工作的广大教职工表示亲切慰问和元宵佳节的美好祝愿。院领导要求,新学期伊始,各系部、各相关部门要加大工作力度,严格要求,认真细致地做好教学和生活设施的检查工作,确保新学期开学各项工作顺利进杏始苹净要进一步强化责任,确保盈彩计划网站园的安全稳定,保障学生正常的学习、生活顺利进行。
        
      办公室、纪委监察室、宣传部、人事处、教务处、学生处、招就处、基建设备处、后勤管理处、保卫处、实训中心、信息中心、后勤服务公司的负责同志随行检查。
      
                                

                            
                        
                    
                
            
        
    
    
    
    
    




        <legend id='Sbv1'><style id='ntvPX'><dir id='XOdf8'><q id='P4ISI'></q></dir></style></legend>
        <i id='9dI8I9s'><tr id='xcSmDp'><dt id='DoYWdI'><q id='kq7Smc'><span id='YyQCgp'><b id='MrO6G'><form id='qh2Eg8'><ins id='BUEi7wu'></ins><ul id='AvAO0r'></ul><sub id='q2npeB'></sub></form><legend id='hacrdtC'></legend><bdo id='rk6f'><pre id='mCi76X'><center id='dJnHcX'></center></pre></bdo></b><th id='pn0HZ'></th></span></q></dt></tr></i><div id='k5NpGMM'><tfoot id='i7cm3S'></tfoot><dl id='V05nh'><fieldset id='2tWG8'></fieldset></dl></div>
            <bdo id='5aT7Yd7'></bdo><ul id='bopC4'></ul>
                • <li id='h93KX'><abbr id='glZm4j'></abbr></li>